use dcp;
DROP TABLE IF EXISTS `sys_log_watch`;
CREATE TABLE `sys_log_watch` (
  `id` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '日志ID',
  `self_id` varchar(64) NOT NULL COMMENT '主键id',
  `operate_object` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT '操作对象',
  `title` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '日志标题',
  `type` char(1) DEFAULT NULL COMMENT '日志类型',
  `level` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT '日志级别',
  `remote_addr` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '操作IP地址',
  `user_agent` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '用户代理',
  `request_uri` varchar(255) DEFAULT NULL COMMENT '请求URI',
  `method` varchar(30) DEFAULT NULL COMMENT '操作方式',
  `params` text COMMENT '操作提交的数据',
  `result` longtext COMMENT '执行结果',
  `exception` text COMMENT '异常信息',
  `exec_time` int(11) DEFAULT NULL COMMENT '执行时间',
  `create_by` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '创建人',
  `create_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '创建时间',
  `update_by` varchar(64) DEFAULT NULL COMMENT '更新人',
  `update_date` datetime DEFAULT NULL COMMENT '更新时间',
  PRIMARY KEY (`self_id`) USING BTREE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COMMENT='系统_日志错误收集表';

-- 已在159,161执行
